una vez más Charliy has demostrado que con 2 o 3 w...

una vez más Charliy has demostrado que con 2 o 3 w, se puede hacer mucha y buena radio, nosotros también estamos en QRP con la Yaesu 817 y la batería de 9,6 voltios, podían ir tomando ejemplo lo de los lineales, también los dirigentes lo importante no son los vatios que metas, lo importante es que la banda este limpia, felicidades una vez más. una pena que no hubieses empezado unos años antes con las activaciones sotas para poderte acompañar.